NAME SPECTRUM WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Spectrum Analysis'

CODE PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

PROTMODE
HEAPSIZE   MAXVAL
STACKSIZE  98304
